目次

チェック項目　３-９（ＯＴＦ）　「埋め込みフォントの字形が再現されているか（RSでのフォント切り替えも試す）」

チェック項目　３-９（ＯＴＦ）　「埋め込みフォントの字形が再現されているか（RSでのフォント切り替えも試す）」

SourceHanSansJP-Heavy.otf

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたか頓と見當がつかぬ。

対照用通常ゴシック

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたか頓と見當がつかぬ。

CooperBlackStd.otf

In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again.

対照用通常ゴシック

In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again.

チェッカーテストサンプル3-X-X

三陽社メディア開発室／電書ラボ